(GeV) s 210^310^410 b)μ /dy ( bbσd

1

10

210 = 2.76 TeV, |y|<0.8 s ALICE, pp = 7 TeV, |y|<0.9 s ALICE, pp = 1.96 TeV, |y|<0.6 s p CDF, p = 0.63 TeV, |y|<1.5 s p UA1, p = 0.2 TeV, |y|<0.35 s PHENIX, pp FONLL

ALICE extr. unc. ALICE extr. unc.